
diff -r 5e441a173c63 -r d9f1e5bfe28c kernel/eka/bx86gcc/ekernsmp.def
--- a/kernel/eka/bx86gcc/ekernsmp.def	Mon May 24 18:45:46 2010 +0100
+++ b/kernel/eka/bx86gcc/ekernsmp.def	Thu Jun 10 11:48:01 2010 +0100
@@ -1100,4 +1100,8 @@
 	_ZN5NKern21SetNumberOfActiveCpusEi @ 1099 NONAME
 	_ZN4Epoc11FreeRamZoneEj @ 1100 NONAME
 	_ZN16TBitMapAllocator14SelectiveAllocEii @ 1101 NONAME
+	_ZN10RArrayBase12SetKeyOffsetEi @ 1102 NONAME
+	_ZN5Cache10CpuRetiresEv @ 1103 NONAME
+	_ZN5Cache13KernelRetiresEv @ 1104 NONAME
 
+




