
diff -r 947f0dc9f7a8 -r ef2a444a7410 kernel/eka/bx86/ekernsmp.def
--- a/kernel/eka/bx86/ekernsmp.def	Fri Apr 16 16:24:37 2010 +0300
+++ b/kernel/eka/bx86/ekernsmp.def	Mon May 03 13:47:38 2010 +0300
@@ -1010,4 +1010,5 @@
 	?Retire@KernCoreStats@@SAHHH@Z @ 1009 NONAME	;  public: static int KernCoreStats::Retire(int, int)
 	?Stats@KernCoreStats@@SAHPAX@Z @ 1010 NONAME	;  public: static int KernCoreStats::Stats(void *)
 	?SetNumberOfActiveCpus@NKern@@SAXH@Z @ 1011 NONAME ; public: static void __cdecl NKern::SetNumberOfActiveCpus(int)
+	?FreeRamZone@Epoc@@SAHI@Z @ 1012 NONAME ; public: static int Epoc::FreeRamZone(unsigned int)
 




