EXPORTS
	_Z16GetAddressOfDataRiRPvS1_ @ 1 NONAME
	TestDataSize @ 2 NONAME DATA 4
	WritableTestData @ 3 NONAME DATA 65536
	PointerToStaticData @ 4 NONAME DATA 4
	PointerToWritableData @ 5 NONAME DATA 4

