EXPORTS
	CreateLogicalDevice__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; CreateLogicalDevice(void)
	ExportMultiplyFunction__FUiUi @ 2 NONAME R3UNUSED ; ExportMultiplyFunction(unsigned int, unsigned int)

