EXPORTS
	GetAddressOfData__FRiRPvT1 @ 1 NONAME R3UNUSED ; GetAddressOfData(int &, void *&, void *&)
	TestDataSize @ 2 NONAME ; (null)
	WritableTestData @ 3 NONAME ; (null)
	PointerToStaticData @ 4 NONAME ; (null)
	PointerToWritableData @ 5 NONAME ; (null)

