
diff -r 000000000000 -r 9cfd9a3ee49c datasourceadaptation/gpsdatasourceadaptation/EABI/epospluginfwU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/datasourceadaptation/gpsdatasourceadaptation/EABI/epospluginfwU.DEF	Tue Feb 02 01:50:39 2010 +0200
@@ -0,0 +1,41 @@
+EXPORTS
+	_ZN11CPositioner12StopTrackingEv @ 1 NONAME
+	_ZN11CPositioner14BaseConstructLEPv @ 2 NONAME
+	_ZN11CPositioner14StartTrackingLERK25TTimeIntervalMicroSeconds @ 3 NONAME
+	_ZN11CPositioner16PositionerStatusEv @ 4 NONAME
+	_ZN11CPositioner26CancelNotifyPositionUpdateEi @ 5 NONAME
+	_ZN11CPositioner21CPositioner_Reserved2Ev @ 6 NONAME
+	_ZN11CPositioner4NewLE4TUidRKS_ @ 7 NONAME
+	_ZN11CPositioner4NewLEPv @ 8 NONAME
+	_ZN11CPositioner8ServiceLER9RMessage2 @ 9 NONAME
+	_ZN11CPositionerC2Ev @ 10 NONAME
+	_ZN11CPositionerD0Ev @ 11 NONAME
+	_ZN11CPositionerD1Ev @ 12 NONAME
+	_ZN11CPositionerD2Ev @ 13 NONAME
+	_ZN16CProxyPositioner20SetPositionCriteriaLERK21TPositionCriteriaBase @ 14 NONAME
+	_ZN16CProxyPositionerC2Ev @ 15 NONAME
+	_ZN16CProxyPositionerD0Ev @ 16 NONAME
+	_ZN16CProxyPositionerD1Ev @ 17 NONAME
+	_ZN16CProxyPositionerD2Ev @ 18 NONAME
+	_ZNK11CPositioner17ImplementationUidEv @ 19 NONAME
+	_ZNK11CPositioner18TrackingOverriddenEv @ 20 NONAME
+	_ZNK11CPositioner22IsPartialUpdateAllowedEv @ 21 NONAME
+	_ZNK11CPositioner26GetRequiredPositionQualityER16TPositionQuality @ 22 NONAME
+	_ZNK11CPositioner9GetMaxAgeER5TTime @ 23 NONAME
+	_ZTI11CPositioner @ 24 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CPosPsyExtension @ 25 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CProxyPositioner @ 26 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19CPositionerRegistry @ 27 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CPositionerExtension @ 28 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CPositioner @ 29 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CPosPsyExtension @ 30 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CProxyPositioner @ 31 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19CPositionerRegistry @ 32 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CPositionerExtension @ 33 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN16CProxyPositioner14BaseConstructLEPv @ 34 NONAME
+	_ZNK16CProxyPositioner19ModuleStatusManagerEv @ 35 NONAME
+	_ZNK16CProxyPositioner21ModuleSettingsManagerEv @ 36 NONAME
+	_ZN11CPositioner19ExtendUpdateTimeOutERK25TTimeIntervalMicroSeconds @ 37 NONAME
+	_ZN11CPositioner26SetPsyDefaultUpdateTimeOutERK25TTimeIntervalMicroSeconds @ 38 NONAME
+	_ZNK11CPositioner16GetUpdateTimeOutER25TTimeIntervalMicroSeconds @ 39 NONAME
+




