EXPORTS
	_ZN13RT_LbsChannel11InitializeLENS_15TT_LbsChannelIdE @ 1 NONAME
	_ZN13RT_LbsChannel11SendMessageERK13TT_LbsMsgBaseR14TRequestStatus @ 2 NONAME
	_ZN13RT_LbsChannel29CancelSendMessageNotificationEv @ 3 NONAME
	_ZN13RT_LbsChannel5CloseEv @ 4 NONAME
	_ZN13RT_LbsChannel5OpenLENS_15TT_LbsChannelIdER21MT_LbsChannelObserver @ 5 NONAME
	_ZN13RT_LbsChannel9ShutDownLENS_15TT_LbsChannelIdE @ 6 NONAME
	_ZN13RT_LbsChannelC1Ev @ 7 NONAME
	_ZN13RT_LbsChannelC2Ev @ 8 NONAME
	_ZN13TT_LbsMsgBaseC1ENS_11TLbsMsgTypeE @ 9 NONAME
	_ZN13TT_LbsMsgBaseC1Ev @ 10 NONAME
	_ZN13TT_LbsMsgBaseC2ENS_11TLbsMsgTypeE @ 11 NONAME
	_ZN13TT_LbsMsgBaseC2Ev @ 12 NONAME
	_ZN21TT_LbsAGpsResponseMsgC1ERKNS_19TModuleResponseTypeE @ 13 NONAME
	_ZN21TT_LbsAGpsResponseMsgC2ERKNS_19TModuleResponseTypeE @ 14 NONAME
	_ZN22TT_LbsAGpsRequestErrorC1Ei @ 15 NONAME
	_ZN22TT_LbsAGpsRequestErrorC2Ei @ 16 NONAME
	_ZN24TT_LbsAGpsRequestOptionsC1E23TLbsHybridModuleOptions @ 17 NONAME
	_ZN24TT_LbsAGpsRequestOptionsC1E23TLbsHybridModuleOptionsi @ 18 NONAME
	_ZN24TT_LbsAGpsRequestOptionsC2E23TLbsHybridModuleOptions @ 19 NONAME
	_ZN24TT_LbsAGpsRequestOptionsC2E23TLbsHybridModuleOptionsi @ 20 NONAME
	_ZN24TT_LbsAGpsRequestTimeOutC1ERK25TTimeIntervalMicroSeconds @ 21 NONAME
	_ZN24TT_LbsAGpsRequestTimeOutC2ERK25TTimeIntervalMicroSeconds @ 22 NONAME
	_ZN30TT_LbsAGpsRequestUpdateInitMsgC1ERK7TDesC16S2_ @ 23 NONAME
	_ZN30TT_LbsAGpsRequestUpdateInitMsgC2ERK7TDesC16S2_ @ 24 NONAME
	_ZNK13TT_LbsMsgBase4TypeEv @ 25 NONAME
	_ZNK21TT_LbsAGpsResponseMsg12ResponseTypeEv @ 26 NONAME
	_ZNK22TT_LbsAGpsRequestError5ErrorEv @ 27 NONAME
	_ZNK24TT_LbsAGpsRequestOptions11ModuleValueEv @ 28 NONAME
	_ZNK24TT_LbsAGpsRequestOptions12ModuleOptionEv @ 29 NONAME
	_ZNK24TT_LbsAGpsRequestTimeOut7TimeOutEv @ 30 NONAME
	_ZNK30TT_LbsAGpsRequestUpdateInitMsg13ConfigSectionEv @ 31 NONAME
	_ZNK30TT_LbsAGpsRequestUpdateInitMsg14ConfigFileNameEv @ 32 NONAME
	_ZN29TT_LbsAGpsRequestForcedUpdateC1Ev @ 33 NONAME
	_ZN29TT_LbsAGpsRequestForcedUpdateC2Ev @ 34 NONAME
	_ZN31TT_LbsAGpsImmediateMeasurementsC1Ei @ 35 NONAME
	_ZN31TT_LbsAGpsImmediateMeasurementsC2Ei @ 36 NONAME
	_ZNK31TT_LbsAGpsImmediateMeasurements21ImmediateMeasurementsEv @ 37 NONAME

