
diff -r 1c0a769d0cc5 -r 2672ba96448e mmlibs/mmfw/tsrc/mmfintegrationtest/eabi/TSI_MMFVCLNTU.DEF
--- a/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfintegrationtest/eabi/TSI_MMFVCLNTU.DEF	Thu May 27 14:24:04 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z13NewTestSuiteLv @ 1 NONAME
-




