
diff -r 1c0a769d0cc5 -r 2672ba96448e mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/eabi/TS_TransferBufferTesterClientU.DEF
--- a/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/eabi/TS_TransferBufferTesterClientU.DEF	Thu May 27 14:24:04 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient13WriteTestDataER5TPtr8 @ 1 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient17GetServerThreadIdER9TThreadId @ 2 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient20CreateTransferBufferEj @ 3 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient31MapBufferIntoClientWindowHandleEi @ 4 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient5CloseEv @ 5 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient7ConnectEv @ 6 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClientC1Ev @ 7 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClientC2Ev @ 8 NONAME
-




