
diff -r cf8ecedf4192 -r 2efdf657cbe0 omxil/omxilcomponentcommon/eabi/omxilcomponentcommon.def
--- a/omxil/omxilcomponentcommon/eabi/omxilcomponentcommon.def	Fri Jun 11 16:28:33 2010 +0100
+++ b/omxil/omxilcomponentcommon/eabi/omxilcomponentcommon.def	Mon Jun 21 22:43:37 2010 +0100
@@ -177,26 +177,26 @@
 	_ZTI19COmxILConfigManager @ 176 NONAME
 	_ZTI24COmxILProcessingFunction @ 177 NONAME
 	_ZTI27XOmxILCallbackManagerIfImpl @ 178 NONAME
-	_ZTIN21COmxILCallbackManager16CCallbackCommandE @ 179 NONAME
-	_ZTIN21COmxILCallbackManager21CBufferRemovalCommandE @ 180 NONAME
-	_ZTIN21COmxILCallbackManager21CEventCallbackCommandE @ 181 NONAME
-	_ZTIN21COmxILCallbackManager26CBufferDoneCallbackCommandE @ 182 NONAME
-	_ZTIN21COmxILCallbackManager26CPortSettingsChangeCommandE @ 183 NONAME
-	_ZTIN21COmxILCallbackManager30CCompHandleRegistrationCommandE @ 184 NONAME
-	_ZTIN21COmxILCallbackManager34CTunnelCallbackRegistrationCommandE @ 185 NONAME
-	_ZTIN21COmxILCallbackManager35CClientCallbacksRegistrationCommandE @ 186 NONAME
-	_ZTIN21COmxILCallbackManager41CBufferMarkPropagationRegistrationCommandE @ 187 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm11COmxILStateE @ 188 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm15COmxILStateIdleE @ 189 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm16COmxILStatePauseE @ 190 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm17COmxILStateLoadedE @ 191 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm18COmxILStateInvalidE @ 192 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm20COmxILStateExecutingE @ 193 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm22COmxILStatePauseToIdleE @ 194 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm23COmxILStateIdleToLoadedE @ 195 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm23COmxILStateLoadedToIdleE @ 196 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm26COmxILStateExecutingToIdleE @ 197 NONAME
-	_ZTIN9COmxILFsm27COmxILStateWaitForResourcesE @ 198 NONAME
+	_ZTIN21COmxILCallbackManager16CCallbackCommandE @ 179 NONAME ABSENT
+	_ZTIN21COmxILCallbackManager21CBufferRemovalCommandE @ 180 NONAME ABSENT
+	_ZTIN21COmxILCallbackManager21CEventCallbackCommandE @ 181 NONAME ABSENT
+	_ZTIN21COmxILCallbackManager26CBufferDoneCallbackCommandE @ 182 NONAME ABSENT
+	_ZTIN21COmxILCallbackManager26CPortSettingsChangeCommandE @ 183 NONAME ABSENT
+	_ZTIN21COmxILCallbackManager30CCompHandleRegistrationCommandE @ 184 NONAME ABSENT
+	_ZTIN21COmxILCallbackManager34CTunnelCallbackRegistrationCommandE @ 185 NONAME ABSENT
+	_ZTIN21COmxILCallbackManager35CClientCallbacksRegistrationCommandE @ 186 NONAME ABSENT
+	_ZTIN21COmxILCallbackManager41CBufferMarkPropagationRegistrationCommandE @ 187 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm11COmxILStateE @ 188 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm15COmxILStateIdleE @ 189 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm16COmxILStatePauseE @ 190 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm17COmxILStateLoadedE @ 191 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm18COmxILStateInvalidE @ 192 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm20COmxILStateExecutingE @ 193 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm22COmxILStatePauseToIdleE @ 194 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm23COmxILStateIdleToLoadedE @ 195 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm23COmxILStateLoadedToIdleE @ 196 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm26COmxILStateExecutingToIdleE @ 197 NONAME ABSENT
+	_ZTIN9COmxILFsm27COmxILStateWaitForResourcesE @ 198 NONAME ABSENT
 	_ZTV10COmxILPort @ 199 NONAME
 	_ZTV15COmxILAudioPort @ 200 NONAME
 	_ZTV15COmxILComponent @ 201 NONAME
@@ -206,26 +206,26 @@
 	_ZTV19COmxILConfigManager @ 205 NONAME
 	_ZTV24COmxILProcessingFunction @ 206 NONAME
 	_ZTV27XOmxILCallbackManagerIfImpl @ 207 NONAME
-	_ZTVN21COmxILCallbackManager16CCallbackCommandE @ 208 NONAME
-	_ZTVN21COmxILCallbackManager21CBufferRemovalCommandE @ 209 NONAME
-	_ZTVN21COmxILCallbackManager21CEventCallbackCommandE @ 210 NONAME
-	_ZTVN21COmxILCallbackManager26CBufferDoneCallbackCommandE @ 211 NONAME
-	_ZTVN21COmxILCallbackManager26CPortSettingsChangeCommandE @ 212 NONAME
-	_ZTVN21COmxILCallbackManager30CCompHandleRegistrationCommandE @ 213 NONAME
-	_ZTVN21COmxILCallbackManager34CTunnelCallbackRegistrationCommandE @ 214 NONAME
-	_ZTVN21COmxILCallbackManager35CClientCallbacksRegistrationCommandE @ 215 NONAME
-	_ZTVN21COmxILCallbackManager41CBufferMarkPropagationRegistrationCommandE @ 216 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm11COmxILStateE @ 217 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm15COmxILStateIdleE @ 218 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm16COmxILStatePauseE @ 219 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm17COmxILStateLoadedE @ 220 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm18COmxILStateInvalidE @ 221 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm20COmxILStateExecutingE @ 222 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm22COmxILStatePauseToIdleE @ 223 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm23COmxILStateIdleToLoadedE @ 224 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm23COmxILStateLoadedToIdleE @ 225 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm26COmxILStateExecutingToIdleE @ 226 NONAME
-	_ZTVN9COmxILFsm27COmxILStateWaitForResourcesE @ 227 NONAME
+	_ZTVN21COmxILCallbackManager16CCallbackCommandE @ 208 NONAME ABSENT
+	_ZTVN21COmxILCallbackManager21CBufferRemovalCommandE @ 209 NONAME ABSENT
+	_ZTVN21COmxILCallbackManager21CEventCallbackCommandE @ 210 NONAME ABSENT
+	_ZTVN21COmxILCallbackManager26CBufferDoneCallbackCommandE @ 211 NONAME ABSENT
+	_ZTVN21COmxILCallbackManager26CPortSettingsChangeCommandE @ 212 NONAME ABSENT
+	_ZTVN21COmxILCallbackManager30CCompHandleRegistrationCommandE @ 213 NONAME ABSENT
+	_ZTVN21COmxILCallbackManager34CTunnelCallbackRegistrationCommandE @ 214 NONAME ABSENT
+	_ZTVN21COmxILCallbackManager35CClientCallbacksRegistrationCommandE @ 215 NONAME ABSENT
+	_ZTVN21COmxILCallbackManager41CBufferMarkPropagationRegistrationCommandE @ 216 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm11COmxILStateE @ 217 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm15COmxILStateIdleE @ 218 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm16COmxILStatePauseE @ 219 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm17COmxILStateLoadedE @ 220 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm18COmxILStateInvalidE @ 221 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm20COmxILStateExecutingE @ 222 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm22COmxILStatePauseToIdleE @ 223 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm23COmxILStateIdleToLoadedE @ 224 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm23COmxILStateLoadedToIdleE @ 225 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm26COmxILStateExecutingToIdleE @ 226 NONAME ABSENT
+	_ZTVN9COmxILFsm27COmxILStateWaitForResourcesE @ 227 NONAME ABSENT
 	_ZThn232_NK21COmxILClientClockPort11GetWallTimeERx @ 228 NONAME
 	_ZThn232_NK21COmxILClientClockPort12GetMediaTimeERx @ 229 NONAME
 	_ZThn232_NK21COmxILClientClockPort12SetStartTimeEx @ 230 NONAME




