
diff -r 000000000000 -r 40261b775718 mmhais/a3facl/eabi/audiocomponentframework.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmhais/a3facl/eabi/audiocomponentframework.def	Tue Feb 02 01:56:55 2010 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_ZN13CAudioContext15GetLogicalChainEi @ 1 NONAME
+	_ZN13CAudioContext4NewLEv @ 2 NONAME
+	_ZN13CAudioContextD0Ev @ 3 NONAME
+	_ZN13CAudioContextD1Ev @ 4 NONAME
+	_ZN13CAudioContextD2Ev @ 5 NONAME
+	_ZN13CAudioContext10MsgVersionEv @ 6 NONAME
+	_ZN13CAudioContext15CriticalSectionEv @ 7 NONAME
+




