
diff -r 000000000000 -r 40261b775718 mmhais/refacladapt/bwins/audiogaincontrol.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmhais/refacladapt/bwins/audiogaincontrol.def	Tue Feb 02 01:56:55 2010 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	?NewL@CAudioGainControl@@SAPAV1@XZ @ 1 NONAME ; class CAudioGainControl * CAudioGainControl::NewL(void)
+	?SetHelper@CAudioGainControl@@QAEXAAVMGainHelper@@@Z @ 2 NONAME ; void CAudioGainControl::SetHelper(class MGainHelper &)
+	?IssueGainChangedCallBack@CAudioGainControl@@QAEXH@Z @ 3 NONAME ; void CAudioGainControl::IssueGainChangedCallBack(int)
+	?ConfigureRamp@CAudioGainControl@@QAEHVTUid@@ABVTTimeIntervalMicroSeconds@@@Z @ 4 NONAME ; int CAudioGainControl::ConfigureRamp(class TUid, class TTimeIntervalMicroSeconds const &)
+




