
diff -r 000000000000 -r 40261b775718 mmlibs/mmfw/tsrc/mmfintegrationtest/eabi/TSI_MMFVCLNTU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfintegrationtest/eabi/TSI_MMFVCLNTU.DEF	Tue Feb 02 01:56:55 2010 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	_Z13NewTestSuiteLv @ 1 NONAME
+




