
diff -r 000000000000 -r 40261b775718 mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth00U.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth00U.DEF	Tue Feb 02 01:56:55 2010 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+EXPORTS
+	_Z20NewTSUMmTsthSuite00Lv @ 1 NONAME
+	_ZTI10CParseLine @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU0001 @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTSUMmTsthSuite00 @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CTestFrameworkMain @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI7CScript @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI9CSuiteDll @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CParseLine @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU0001 @ 9 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTSUMmTsthSuite00 @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CTestFrameworkMain @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV7CScript @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV9CSuiteDll @ 13 NONAME ; #<VT>#
+




