
diff -r 000000000000 -r 40261b775718 mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth20U.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth20U.DEF	Tue Feb 02 01:56:55 2010 +0200
@@ -0,0 +1,21 @@
+EXPORTS
+	_Z20NewTSUMmTsthSuite20Lv @ 1 NONAME
+	_ZTI11CFileLogger @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CConsoleReader @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CServerConsole @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU2001 @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU2002 @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTSUMmTsthSuite20 @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CTestFrameworkServer @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI27CTestFrameworkServerSession @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI28CTestFrameworkServerShutdown @ 10 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CFileLogger @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CConsoleReader @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CServerConsole @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU2001 @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU2002 @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTSUMmTsthSuite20 @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CTestFrameworkServer @ 17 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV27CTestFrameworkServerSession @ 18 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV28CTestFrameworkServerShutdown @ 19 NONAME ; #<VT>#
+




