
diff -r 735348f59235 -r 948c7f65f6d4 mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/bwins/TS_TRANSFERBUFFERTESTERCLIENTU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/bwins/TS_TRANSFERBUFFERTESTERCLIENTU.DEF	Wed Sep 01 12:38:50 2010 +0100
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	??0RTransferBufferTesterClient@@QAE@XZ @ 1 NONAME ; public: __thiscall RTransferBufferTesterClient::RTransferBufferTesterClient(void)
+	?Close@RTransferBufferTesterClient@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; public: void __thiscall RTransferBufferTesterClient::Close(void)
+	?Connect@RTransferBufferTesterClient@@QAEHXZ @ 3 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::Connect(void)
+	?CreateTransferBuffer@RTransferBufferTesterClient@@QAEHI@Z @ 4 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::CreateTransferBuffer(unsigned int)
+	?GetServerThreadId@RTransferBufferTesterClient@@QAEHAAVTThreadId@@@Z @ 5 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::GetServerThreadId(class TThreadId &)
+	?MapBufferIntoClientWindowHandle@RTransferBufferTesterClient@@QAEHH@Z @ 6 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::MapBufferIntoClientWindowHandle(int)
+	?WriteTestData@RTransferBufferTesterClient@@QAEHAAVTPtr8@@@Z @ 7 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::WriteTestData(class TPtr8 &)
+




