
diff -r 735348f59235 -r 948c7f65f6d4 mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/eabi/TS_TransferBufferTesterClientU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/eabi/TS_TransferBufferTesterClientU.DEF	Wed Sep 01 12:38:50 2010 +0100
@@ -0,0 +1,10 @@
+EXPORTS
+	_ZN27RTransferBufferTesterClient13WriteTestDataER5TPtr8 @ 1 NONAME
+	_ZN27RTransferBufferTesterClient17GetServerThreadIdER9TThreadId @ 2 NONAME
+	_ZN27RTransferBufferTesterClient20CreateTransferBufferEj @ 3 NONAME
+	_ZN27RTransferBufferTesterClient31MapBufferIntoClientWindowHandleEi @ 4 NONAME
+	_ZN27RTransferBufferTesterClient5CloseEv @ 5 NONAME
+	_ZN27RTransferBufferTesterClient7ConnectEv @ 6 NONAME
+	_ZN27RTransferBufferTesterClientC1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN27RTransferBufferTesterClientC2Ev @ 8 NONAME
+




