
diff -r efebd1779a59 -r c1e808730d6c mmtestenv/mmtestfw/eabi/TestFrameworkClientU.DEF
--- a/mmtestenv/mmtestfw/eabi/TestFrameworkClientU.DEF	Fri Apr 16 16:34:49 2010 +0300
+++ b/mmtestenv/mmtestfw/eabi/TestFrameworkClientU.DEF	Mon May 03 13:56:28 2010 +0300
@@ -135,4 +135,9 @@
 	_ZN13CBusyTestUnit5StartEv @ 134 NONAME
 	_ZN13CBusyTestUnit5StartE27TTimeIntervalMicroSeconds3225TTimeIntervalMicroSeconds @ 135 NONAME
 	_ZN9RTestStep16GetHexFromConfigERK7TDesC16S2_Ri @ 136 NONAME
+	_ZNK9RTestStep8HeapSizeEv @ 137 NONAME
+	_ZNK9RTestStep9StackSizeEv @ 138 NONAME
+	_ZN9RTestStep8SetSuiteEP10CTestSuite @ 139 NONAME
+	_ZN9RTestStep9SetResultE8TVerdict @ 140 NONAME
+	_ZNK9RTestStep8StepNameEv @ 141 NONAME
 




