
diff -r c36d67f77f75 -r eb1e5d7cc688 mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/eabi/TS_TransferBufferTesterClientU.DEF
--- a/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/eabi/TS_TransferBufferTesterClientU.DEF	Thu Jun 24 10:37:45 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient13WriteTestDataER5TPtr8 @ 1 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient17GetServerThreadIdER9TThreadId @ 2 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient20CreateTransferBufferEj @ 3 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient31MapBufferIntoClientWindowHandleEi @ 4 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient5CloseEv @ 5 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClient7ConnectEv @ 6 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClientC1Ev @ 7 NONAME
-	_ZN27RTransferBufferTesterClientC2Ev @ 8 NONAME
-




