EXPORTS
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface10InitializeERK10TBTDevAddrR14TRequestStatus @ 1 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface10OpenDeviceER14TRequestStatus @ 2 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface11CloseDeviceER14TRequestStatus @ 3 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface11FlushBufferEv @ 4 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface11NotifyErrorER14TRequestStatus @ 5 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface11PauseBufferEv @ 6 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface11SetChannelsEj17TMMFStereoSupport @ 7 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface11SetDataTypeERK7TFourCC @ 8 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface13ResumePlayingEv @ 9 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface13SetSampleRateEj @ 10 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface14CancelPlayDataEv @ 11 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface16CancelInitializeEv @ 12 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface16CancelOpenDeviceEv @ 13 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface16ResetBytesPlayedEv @ 14 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface17CancelNotifyErrorEv @ 15 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface5CloseEv @ 16 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface7ConnectEv @ 17 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface8PlayDataERK6TDesC8R14TRequestStatus @ 18 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterface9SetVolumeEj @ 19 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterfaceC1Ev @ 20 NONAME
	_ZN28RA2dpBTHeadsetAudioInterfaceC2Ev @ 21 NONAME
	_ZNK28RA2dpBTHeadsetAudioInterface11BytesPlayedEv @ 22 NONAME
	_ZNK28RA2dpBTHeadsetAudioInterface21GetSupportedChannelsLER6RArrayIjER17TMMFStereoSupport @ 23 NONAME
	_ZNK28RA2dpBTHeadsetAudioInterface22GetSupportedDataTypesLER6RArrayI7TFourCCE @ 24 NONAME
	_ZNK28RA2dpBTHeadsetAudioInterface24GetSupportedSampleRatesLER6RArrayIjERS0_I6TRangeE @ 25 NONAME
	_ZNK28RA2dpBTHeadsetAudioInterface6VolumeEv @ 26 NONAME

