EXPORTS
	??0RTransferBufferTesterClient@@QAE@XZ @ 1 NONAME ; public: __thiscall RTransferBufferTesterClient::RTransferBufferTesterClient(void)
	?Close@RTransferBufferTesterClient@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; public: void __thiscall RTransferBufferTesterClient::Close(void)
	?Connect@RTransferBufferTesterClient@@QAEHXZ @ 3 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::Connect(void)
	?CreateTransferBuffer@RTransferBufferTesterClient@@QAEHI@Z @ 4 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::CreateTransferBuffer(unsigned int)
	?GetServerThreadId@RTransferBufferTesterClient@@QAEHAAVTThreadId@@@Z @ 5 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::GetServerThreadId(class TThreadId &)
	?MapBufferIntoClientWindowHandle@RTransferBufferTesterClient@@QAEHH@Z @ 6 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::MapBufferIntoClientWindowHandle(int)
	?WriteTestData@RTransferBufferTesterClient@@QAEHAAVTPtr8@@@Z @ 7 NONAME ; public: int __thiscall RTransferBufferTesterClient::WriteTestData(class TPtr8 &)

