
diff -r 000000000000 -r b8ed18f6c07b mmtestenv/mmtestfw/eabi/TestFrameworkClientU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmtestenv/mmtestfw/eabi/TestFrameworkClientU.DEF	Thu Oct 07 22:34:12 2010 +0100
@@ -0,0 +1,143 @@
+EXPORTS
+	_ZN10CTestSuite10ConstructLEv @ 1 NONAME
+	_ZN10CTestSuite10DoTestStepERK7TDesC16S2_S2_ @ 2 NONAME
+	_ZN10CTestSuite11SetSeverityEi @ 3 NONAME
+	_ZN10CTestSuite12AddTestStepLEP9RTestStep @ 4 NONAME
+	_ZN10CTestSuite12SetLogSystemEP4CLog @ 5 NONAME
+	_ZN10CTestSuite13SetStepStatusE15TTestStepStatus @ 6 NONAME
+	_ZN10CTestSuite16TestBooleanTrueLEiPKhi @ 7 NONAME
+	_ZN10CTestSuite19GetHeapAndStackSizeERK7TDesC16PiS3_ @ 8 NONAME
+	_ZN10CTestSuite3LogE11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 9 NONAME
+	_ZN10CTestSuite3LogEi11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 10 NONAME
+	_ZN10CTestSuite8LogExtraEPKhii11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 11 NONAME
+	_ZN10CTestSuiteD0Ev @ 12 NONAME
+	_ZN10CTestSuiteD1Ev @ 13 NONAME
+	_ZN10CTestSuiteD2Ev @ 14 NONAME
+	_ZN10CTestUtils4NewLEP4CLog @ 15 NONAME
+	_ZN10CTestUtils8RunUtilsERK7TDesC16 @ 16 NONAME
+	_ZN11LogSeverity7IsValidEi @ 17 NONAME
+	_ZN11LogSeverity8IsActiveEii @ 18 NONAME
+	_ZN4CLog11SetSeverityEi @ 19 NONAME
+	_ZN4CLog11WriteFormatE11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 20 NONAME
+	_ZN4CLog12CloseLogFileEv @ 21 NONAME
+	_ZN4CLog12LogBlankLineEi @ 22 NONAME
+	_ZN4CLog12OpenLogFileLERK7TDesC16i @ 23 NONAME
+	_ZN4CLog12OpenLogFileLEv @ 24 NONAME
+	_ZN4CLog13SetPutSrcInfoEi @ 25 NONAME
+	_ZN4CLog14SetHtmlLogModeEi @ 26 NONAME
+	_ZN4CLog14TestResultTextE8TVerdict @ 27 NONAME
+	_ZN4CLog15EpocErrorToTextEi @ 28 NONAME
+	_ZN4CLog15WriteLogConsoleERK7TDesC16 @ 29 NONAME
+	_ZN4CLog3LogE11TRefByValueIK7TDesC16ESt9__va_list @ 30 NONAME
+	_ZN4CLog3LogE11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 31 NONAME
+	_ZN4CLog3LogEi11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 32 NONAME
+	_ZN4CLog4NewLEv @ 33 NONAME
+	_ZN4CLog5NewLCEv @ 34 NONAME
+	_ZN4CLog8LogExtraEPKhii11TRefByValueIK7TDesC16ESt9__va_list @ 35 NONAME
+	_ZN4CLog8LogExtraEPKhii11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 36 NONAME
+	_ZN4CLog9ConstructEv @ 37 NONAME
+	_ZN4CLog9LogResultE8TVerdict11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 38 NONAME
+	_ZN4CLog9LogStatusEv @ 39 NONAME
+	_ZN4CLogD0Ev @ 40 NONAME
+	_ZN4CLogD1Ev @ 41 NONAME
+	_ZN4CLogD2Ev @ 42 NONAME
+	_ZN9CTestStepD0Ev @ 43 NONAME
+	_ZN9CTestStepD1Ev @ 44 NONAME
+	_ZN9CTestStepD2Ev @ 45 NONAME
+	_ZN9RTestStep10LoadConfigERK7TDesC16 @ 46 NONAME
+	_ZN9RTestStep12UnloadConfigEv @ 47 NONAME
+	_ZN9RTestStep15TestBooleanTrueEiPKhi @ 48 NONAME
+	_ZN9RTestStep16GetIntFromConfigERK7TDesC16S2_Ri @ 49 NONAME
+	_ZN9RTestStep16TestBooleanTrueLEiPKhi @ 50 NONAME
+	_ZN9RTestStep17GetBoolFromConfigERK7TDesC16S2_Ri @ 51 NONAME
+	_ZN9RTestStep19DoTestStepPreambleLEv @ 52 NONAME
+	_ZN9RTestStep19GetStringFromConfigERK7TDesC16S2_R7TPtrC16 @ 53 NONAME
+	_ZN9RTestStep20CleanupAfterOpenFailEv @ 54 NONAME
+	_ZN9RTestStep20DoTestStepPostambleLEv @ 55 NONAME
+	_ZN9RTestStep22TestCheckPointCompareLEiiRK7TDesC16PKhi @ 56 NONAME
+	_ZN9RTestStep28TestBooleanTrueWithErrorCodeEiiPKhi @ 57 NONAME
+	_ZN9RTestStep29TestBooleanTrueWithErrorCodeLEiiPKhi @ 58 NONAME
+	_ZN9RTestStep3LogE11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 59 NONAME
+	_ZN9RTestStep3LogEi11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 60 NONAME
+	_ZN9RTestStep4newLEj @ 61 NONAME
+	_ZN9RTestStep5CloseEv @ 62 NONAME
+	_ZN9RTestStep5OpenLEv @ 63 NONAME
+	_ZN9RTestStep8LogExtraEPKhii11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 64 NONAME
+	_ZN9RTestStep8PreOpenLEv @ 65 NONAME
+	_ZN9RTestStepC2Ev @ 66 NONAME
+	_ZN9RTestStepnwEj @ 67 NONAME
+	_ZN9RTestStepnwEj6TLeave @ 68 NONAME
+	_ZN9RTestStepnwEjPv @ 69 NONAME
+	_ZN9RTestStepnwEjj @ 70 NONAME
+	_ZNK10CTestSuite10GetVersionEv @ 71 NONAME
+	_ZNK10CTestSuite10StepStatusEv @ 72 NONAME
+	_ZNK10CTestSuite8SeverityEv @ 73 NONAME
+	_ZNK10CTestSuite9LogSystemEv @ 74 NONAME
+	_ZNK4CLog11HtmlLogModeEv @ 75 NONAME
+	_ZNK4CLog8SeverityEv @ 76 NONAME
+	_ZTI10CTestSuite @ 77 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI9CTestStep @ 78 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI9RTestStep @ 79 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CTestSuite @ 80 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV9CTestStep @ 81 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV9RTestStep @ 82 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI12CTestIniData @ 83 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI29TIntegrationTestLog16Overflow @ 84 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI4CLog @ 85 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV12CTestIniData @ 86 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV29TIntegrationTestLog16Overflow @ 87 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV4CLog @ 88 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN12RTestSession15StartProcessingER14TRequestStatus @ 89 NONAME
+	_ZN12RTestSession28EndProcessingAndReturnResultER5TDes8 @ 90 NONAME
+	_ZN12RTestSession4OpenER9RTestServRK7TDesC16i @ 91 NONAME
+	_ZN12RTestSession5CloseEv @ 92 NONAME
+	_ZN16CSimulProcServer13SessionClosedEv @ 93 NONAME
+	_ZN16CSimulProcServerC2Ev @ 94 NONAME
+	_ZN16CSimulProcServerD0Ev @ 95 NONAME
+	_ZN16CSimulProcServerD1Ev @ 96 NONAME
+	_ZN16CSimulProcServerD2Ev @ 97 NONAME
+	_ZN17CSimulProcSession8ServiceLERK9RMessage2 @ 98 NONAME
+	_ZN17CSimulProcSessionC1Ev @ 99 NONAME
+	_ZN17CSimulProcSessionC2Ev @ 100 NONAME
+	_ZN17CSimulProcSessionD0Ev @ 101 NONAME
+	_ZN17CSimulProcSessionD1Ev @ 102 NONAME
+	_ZN17CSimulProcSessionD2Ev @ 103 NONAME
+	_ZN18CSimulProcTestStepC2Ev @ 104 NONAME
+	_ZN18CSimulProcTestStepD0Ev @ 105 NONAME
+	_ZN18CSimulProcTestStepD1Ev @ 106 NONAME
+	_ZN18CSimulProcTestStepD2Ev @ 107 NONAME
+	_ZN9RTestServ7ConnectERK7TDesC16 @ 108 NONAME
+	_ZNK16CSimulProcServer11NewSessionLERK8TVersionRK9RMessage2 @ 109 NONAME
+	_ZNK9RTestServ10ServerNameEv @ 110 NONAME
+	_ZTI16CSimulProcServer @ 111 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CSimulProcSession @ 112 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI18CSimulProcTestStep @ 113 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTIN17CSimulProcSession15CActiveCallbackE @ 114 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV16CSimulProcServer @ 115 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CSimulProcSession @ 116 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV18CSimulProcTestStep @ 117 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTVN17CSimulProcSession15CActiveCallbackE @ 118 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN14RAsyncTestStep11DoTestStepLEv @ 119 NONAME
+	_ZN14RAsyncTestStep20DoTestStepPostambleLEv @ 120 NONAME
+	_ZN14RAsyncTestStep8StopTestEi @ 121 NONAME
+	_ZN14RAsyncTestStep8StopTestEv @ 122 NONAME
+	_ZTI14RAsyncTestStep @ 123 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV14RAsyncTestStep @ 124 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN14RAsyncTestStepC2Ev @ 125 NONAME
+	_ZN14RAsyncTestStep15CheckTestResultEv @ 126 NONAME
+	_ZN14RAsyncTestStep8StopTestEi8TVerdict @ 127 NONAME
+	_ZNK14RAsyncTestStep6ReasonEv @ 128 NONAME
+	_ZNK14RAsyncTestStep6ResultEv @ 129 NONAME
+	_ZN13CBusyTestUnit4NewLEi15TThreadPriority @ 130 NONAME
+	_ZN13CBusyTestUnit4StopEv @ 131 NONAME
+	_ZN13CBusyTestUnit5NewLCEi15TThreadPriority @ 132 NONAME
+	_ZN13CBusyTestUnit5StartE25TTimeIntervalMicroSeconds @ 133 NONAME
+	_ZN13CBusyTestUnit5StartEv @ 134 NONAME
+	_ZN13CBusyTestUnit5StartE27TTimeIntervalMicroSeconds3225TTimeIntervalMicroSeconds @ 135 NONAME
+	_ZN9RTestStep16GetHexFromConfigERK7TDesC16S2_Ri @ 136 NONAME
+	_ZNK9RTestStep8HeapSizeEv @ 137 NONAME
+	_ZNK9RTestStep9StackSizeEv @ 138 NONAME
+	_ZN9RTestStep8SetSuiteEP10CTestSuite @ 139 NONAME
+	_ZN9RTestStep9SetResultE8TVerdict @ 140 NONAME
+	_ZNK9RTestStep8StepNameEv @ 141 NONAME
+




