
diff -r 000000000000 -r b8ed18f6c07b mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth02U.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth02U.DEF	Thu Oct 07 22:34:12 2010 +0100
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_Z20NewTSUMmTsthSuite02Lv @ 1 NONAME
+	_ZTI10CParseLine @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTSUMmTsthStep02 @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU0201 @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU0202 @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU0203 @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTSUMmTsthSuite02 @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI7CScript @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI9CSuiteDll @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CParseLine @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTSUMmTsthStep02 @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU0201 @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU0202 @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU0203 @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTSUMmTsthSuite02 @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV7CScript @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV9CSuiteDll @ 17 NONAME ; #<VT>#
+




