
diff -r 000000000000 -r b8ed18f6c07b mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth20U.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmtestenv/mmtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth20U.DEF	Thu Oct 07 22:34:12 2010 +0100
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_Z20NewTSUMmTsthSuite20Lv @ 1 NONAME
+	_ZTI11CFileLogger @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CServerConsole @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU2001 @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU2002 @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTSUMmTsthSuite20 @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI20CTestFrameworkServer @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI27CTestFrameworkServerSession @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI28CTestFrameworkServerShutdown @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CFileLogger @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CServerConsole @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU2001 @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU2002 @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTSUMmTsthSuite20 @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV20CTestFrameworkServer @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV27CTestFrameworkServerSession @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV28CTestFrameworkServerShutdown @ 17 NONAME ; #<VT>#
+




