EXPORTS
	_Z13NewTestSuiteLv @ 1 NONAME
	_ZTI14CTSU_MMF_MMRUF @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI14RMMRUFTestStep @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17RMMRUFDirTestStep @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17RTestStepMMRUFOOM @ 5 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV14CTSU_MMF_MMRUF @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV14RMMRUFTestStep @ 7 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17RMMRUFDirTestStep @ 8 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17RTestStepMMRUFOOM @ 9 NONAME ; #<VT>#

