
diff -r 000000000000 -r 5752a19fdefe imagingtestenv/imagingtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth22U.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/imagingtestenv/imagingtestfwunittest/eabi/TSU_MmTsth22U.DEF	Wed Aug 25 12:29:52 2010 +0300
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z20NewTSUMmTsthSuite22Lv @ 1 NONAME
+	_ZTI11CFileLogger @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16RTestMmTsthU2201 @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTSUMmTsthSuite22 @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV11CFileLogger @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16RTestMmTsthU2201 @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTSUMmTsthSuite22 @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




