
diff -r 39bb7c3571e9 -r 052078dda061 linklayerprotocols/ethernetnif/eabi/ethprotou.def
--- a/linklayerprotocols/ethernetnif/eabi/ethprotou.def	Mon May 03 13:58:16 2010 +0300
+++ b/linklayerprotocols/ethernetnif/eabi/ethprotou.def	Tue Jun 29 19:20:22 2010 +0530
@@ -89,7 +89,7 @@
 	_ZThn80_N14CLANLinkCommon11GetControlLERK6TDesC8 @ 88 NONAME ABSENT
 	_ZThn80_N14CLANLinkCommon5BindLERK6TDesC8PN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS3_13MUpperControlE @ 89 NONAME ABSENT
 	_ZThn80_N14CLANLinkCommon6UnbindEPN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS0_13MUpperControlE @ 90 NONAME ABSENT
-	_ZThn96_N14CLANLinkCommon11GetControlLERK6TDesC8 @ 91 NONAME
-	_ZThn96_N14CLANLinkCommon5BindLERK6TDesC8PN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS3_13MUpperControlE @ 92 NONAME
-	_ZThn96_N14CLANLinkCommon6UnbindEPN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS0_13MUpperControlE @ 93 NONAME
+	_ZThn100_N14CLANLinkCommon11GetControlLERK6TDesC8 @ 91 NONAME
+	_ZThn100_N14CLANLinkCommon5BindLERK6TDesC8PN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS3_13MUpperControlE @ 92 NONAME
+	_ZThn100_N14CLANLinkCommon6UnbindEPN5ESock18MUpperDataReceiverEPNS0_13MUpperControlE @ 93 NONAME
 




