
diff -r 000000000000 -r af10295192d8 linklayercontrol/networkinterfacemgr/bwins/IDUMMYU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/linklayercontrol/networkinterfacemgr/bwins/IDUMMYU.DEF	Tue Jan 26 15:23:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+; NEW:
+	NewInterfaceFactoryL @ 1 NONAME
+




