
diff -r 000000000000 -r af10295192d8 linklayercontrol/networkinterfacemgr/bwins/TS_NIFMANBCU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/linklayercontrol/networkinterfacemgr/bwins/TS_NIFMANBCU.DEF	Tue Jan 26 15:23:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	?NewNifmanBCTestSuiteL@@YAPAVCNifmanBCTestSuite@@XZ @ 1 NONAME ; class CNifmanBCTestSuite * __cdecl NewNifmanBCTestSuiteL(void)
+




