
diff -r 000000000000 -r af10295192d8 linklayercontrol/networkinterfacemgr/eabi/NetCfgExtnBaseU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/linklayercontrol/networkinterfacemgr/eabi/NetCfgExtnBaseU.DEF	Tue Jan 26 15:23:49 2010 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase10ConstructLEv @ 1 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase10DeregisterEi @ 2 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase11AsyncDeleteEv @ 3 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase11LinkLayerUpEv @ 4 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase13CancelControlEv @ 5 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase13LinkLayerDownEv @ 6 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase17ConfigureNetworkLEv @ 7 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase17SendIoctlMessageLERK9RMessage2 @ 8 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase4RunLEv @ 9 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase8DoCancelEv @ 10 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase8RunErrorEi @ 11 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBaseD0Ev @ 12 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBaseD1Ev @ 13 NONAME
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBaseD2Ev @ 14 NONAME
+	_ZTI27CNetworkConfigExtensionBase @ 15 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV27CNetworkConfigExtensionBase @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN27CNetworkConfigExtensionBase17EventNotificationE24TNetworkAdaptorEventTypejRK6TDesC8Pv @ 17 NONAME
+




