EXPORTS
	_ZN21GenericScprParameters8TChannel13SetUserLengthEi @ 1 NONAME
	_ZN21GenericScprParameters8TChannelC1Ev @ 2 NONAME
	_ZN21GenericScprParameters8TChannelC2Ev @ 3 NONAME

