EXPORTS
	??0TChannel@GenericScprParameters@@QAE@XZ @ 1 NONAME ; GenericScprParameters::TChannel::TChannel(void)
	?SetUserLength@TChannel@GenericScprParameters@@QAEXH@Z @ 2 NONAME ; void GenericScprParameters::TChannel::SetUserLength(int)

