EXPORTS
	NewApplication__Fv @ 1 NONAME ; NewApplication(void)
; NEW:
	WebServerBusyL__13CWebServerCon @ 2 NONAME ; CWebServerCon::WebServerBusyL(void)
	NewL__13CWebServerConP13CWebServerEng @ 3 NONAME ; CWebServerCon::NewL(CWebServerEng *)
	NewL__13CWebServerEng @ 4 NONAME ; CWebServerEng::NewL(void)
	Reset__13CWebServerEng @ 5 NONAME ; CWebServerEng::Reset(void)
	SetObserver__13CWebServerConP18MWebServerObserver @ 6 NONAME ; CWebServerCon::SetObserver(MWebServerObserver *)
	SetObserver__13CWebServerEngP18MWebServerObserver @ 7 NONAME ; CWebServerEng::SetObserver(MWebServerObserver *)
	StartConnection__13CWebServerCon @ 8 NONAME ; CWebServerCon::StartConnection(void)
	StartWebServerL__13CWebServerEng @ 9 NONAME ; CWebServerEng::StartWebServerL(void)
	DestroyConnection__13CWebServerEngP13CWebServerCon @ 10 NONAME ; CWebServerEng::DestroyConnection(CWebServerCon *)

