
diff -r 3406c99bc375 -r 07b41fa8d1dd hti/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/eabi/HtiBtSerialComHelperu.def
--- a/hti/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/eabi/HtiBtSerialComHelperu.def	Thu Jul 15 20:25:38 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,32 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN15CBtSerialClient10ConnectingEv @ 1 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient10DisconnectEv @ 2 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient10ReadAsyncLEv @ 3 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient11ServicePortEv @ 4 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient14ServerAddressLEv @ 5 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient17SendBufferMaxSizeEv @ 6 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient21FreeSpaceInSendBufferEv @ 7 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient4NewLER23MBtSerialClientObserver @ 8 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient5SendLERK6TDesC8 @ 9 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient8ConnectLE10TBTDevAddri @ 10 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient8ConnectLERK7TDesC16i @ 11 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient8ConnectLEv @ 12 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClient9ConnectedEv @ 13 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClientD0Ev @ 14 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClientD1Ev @ 15 NONAME
-	_ZN15CBtSerialClientD2Ev @ 16 NONAME
-	_ZTI13CTimeOutTimer @ 17 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI14CSocketsReader @ 18 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI14CSocketsWriter @ 19 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI15CBtSerialClient @ 20 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI18CBTServiceSearcher @ 21 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI19TSdpAttributeParser @ 22 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI23CMessageServiceSearcher @ 23 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV13CTimeOutTimer @ 24 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV14CSocketsReader @ 25 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV14CSocketsWriter @ 26 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV15CBtSerialClient @ 27 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV18CBTServiceSearcher @ 28 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV19TSdpAttributeParser @ 29 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV23CMessageServiceSearcher @ 30 NONAME ; #<VT>#
-




