
diff -r 7fdc9a71d314 -r 8ad140f3dd41 hti/HtiCfg/eabi/HtiCfgu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hti/HtiCfg/eabi/HtiCfgu.def	Wed Oct 13 16:17:58 2010 +0300
@@ -0,0 +1,15 @@
+EXPORTS
+	_ZN7CHtiCfg13GetParameterLERK6TDesC8 @ 1 NONAME
+	_ZN7CHtiCfg13SetParameterLERK6TDesC8S2_ @ 2 NONAME
+	_ZN7CHtiCfg16GetParameterIntLERK6TDesC8 @ 3 NONAME
+	_ZN7CHtiCfg16RemoveParameterLERK6TDesC8 @ 4 NONAME
+	_ZN7CHtiCfg4NewLEv @ 5 NONAME
+	_ZN7CHtiCfg5NewLCEv @ 6 NONAME
+	_ZN7CHtiCfg8LoadCfgLERK7TDesC16S2_ @ 7 NONAME
+	_ZN7CHtiCfg8SaveCfgLERK7TDesC16S2_ @ 8 NONAME
+	_ZN7CHtiCfgD0Ev @ 9 NONAME
+	_ZN7CHtiCfgD1Ev @ 10 NONAME
+	_ZN7CHtiCfgD2Ev @ 11 NONAME
+	_ZTI7CHtiCfg @ 12 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV7CHtiCfg @ 13 NONAME ; #<VT>#
+




