
diff -r 7fdc9a71d314 -r 8ad140f3dd41 hti/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/BWINS/HtiBtSerialComHelperu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hti/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/BWINS/HtiBtSerialComHelperu.def	Wed Oct 13 16:17:58 2010 +0300
@@ -0,0 +1,16 @@
+EXPORTS
+	??1CBtSerialClient@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; CBtSerialClient::~CBtSerialClient(void)
+	?ConnectL@CBtSerialClient@@QAEXABVTDesC16@@H@Z @ 2 NONAME ; void CBtSerialClient::ConnectL(class TDesC16 const &, int)
+	?ConnectL@CBtSerialClient@@QAEXVTBTDevAddr@@H@Z @ 3 NONAME ; void CBtSerialClient::ConnectL(class TBTDevAddr, int)
+	?ConnectL@CBtSerialClient@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; void CBtSerialClient::ConnectL(void)
+	?Connected@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 5 NONAME ; int CBtSerialClient::Connected(void)
+	?Connecting@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 6 NONAME ; int CBtSerialClient::Connecting(void)
+	?Disconnect@CBtSerialClient@@QAEXXZ @ 7 NONAME ; void CBtSerialClient::Disconnect(void)
+	?FreeSpaceInSendBuffer@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 8 NONAME ; int CBtSerialClient::FreeSpaceInSendBuffer(void)
+	?NewL@CBtSerialClient@@SAPAV1@AAVMBtSerialClientObserver@@@Z @ 9 NONAME ; class CBtSerialClient * CBtSerialClient::NewL(class MBtSerialClientObserver &)
+	?ReadAsyncL@CBtSerialClient@@QAEXXZ @ 10 NONAME ; void CBtSerialClient::ReadAsyncL(void)
+	?SendBufferMaxSize@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 11 NONAME ; int CBtSerialClient::SendBufferMaxSize(void)
+	?SendL@CBtSerialClient@@QAEXABVTDesC8@@@Z @ 12 NONAME ; void CBtSerialClient::SendL(class TDesC8 const &)
+	?ServerAddressL@CBtSerialClient@@QAE?AVTBTDevAddr@@XZ @ 13 NONAME ; class TBTDevAddr CBtSerialClient::ServerAddressL(void)
+	?ServicePort@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 14 NONAME ; int CBtSerialClient::ServicePort(void)
+




