
diff -r 7fdc9a71d314 -r 8ad140f3dd41 hti/HtiCommPlugins/HtiIPCommPlugin/eabi/HtiIPCommInterfaceu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hti/HtiCommPlugins/HtiIPCommPlugin/eabi/HtiIPCommInterfaceu.def	Wed Oct 13 16:17:58 2010 +0300
@@ -0,0 +1,13 @@
+EXPORTS
+	_ZN16RHtiIPCommServer10CancelSendEv @ 1 NONAME
+	_ZN16RHtiIPCommServer13CancelReceiveEv @ 2 NONAME
+	_ZN16RHtiIPCommServer4SendERK6TDesC8R14TRequestStatus @ 3 NONAME
+	_ZN16RHtiIPCommServer5CloseEv @ 4 NONAME
+	_ZN16RHtiIPCommServer7ConnectEv @ 5 NONAME
+	_ZN16RHtiIPCommServer7ReceiveER5TDes8R14TRequestStatus @ 6 NONAME
+	_ZN16RHtiIPCommServerC1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN16RHtiIPCommServerC2Ev @ 8 NONAME
+	_ZNK16RHtiIPCommServer17GetSendBufferSizeEv @ 9 NONAME
+	_ZNK16RHtiIPCommServer20GetReceiveBufferSizeEv @ 10 NONAME
+	_ZNK16RHtiIPCommServer7VersionEv @ 11 NONAME
+




