
diff -r b58b1294947a -r 1ea875759131 stif/TestEngine/eabi/StifTestEngineu.def
--- a/stif/TestEngine/eabi/StifTestEngineu.def	Mon Jun 21 22:45:06 2010 +0100
+++ b/stif/TestEngine/eabi/StifTestEngineu.def	Thu Jul 22 16:50:07 2010 +0100
@@ -110,4 +110,5 @@
 	_ZTV21CTestEngineSubSession @ 109 NONAME ; #<VT>#
 	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings10GetFormatLEP18CStifSectionParser7TPtrC16RN11CStifLogger11TLoggerTypeERi @ 110 NONAME
 	_ZN11RTestEngine29AddTestCaseResultToTestReportERK9TTestInfoRK15TFullTestResulti @ 111 NONAME
+	_ZN9RTestCase11RunTestCaseER5TPckgI15TFullTestResultERK7TDesC16R14TRequestStatus @ 112 NONAME
 




