
diff -r 000000000000 -r a03f92240627 hti/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/BWINS/HtiBtCommInterfaceu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/hti/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/BWINS/HtiBtCommInterfaceu.def	Tue Feb 02 01:57:15 2010 +0200
@@ -0,0 +1,13 @@
+EXPORTS
+	??0RHtiBtCommInterface@@QAE@XZ @ 1 NONAME ; RHtiBtCommInterface::RHtiBtCommInterface(void)
+	?CancelReceive@RHtiBtCommInterface@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::CancelReceive(void)
+	?CancelSend@RHtiBtCommInterface@@QAEXXZ @ 3 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::CancelSend(void)
+	?Close@RHtiBtCommInterface@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::Close(void)
+	?Connect@RHtiBtCommInterface@@QAEHAAVTDesC8@@H@Z @ 5 NONAME ; int RHtiBtCommInterface::Connect(class TDesC8 &, int)
+	?GetPortNumber@RHtiBtCommInterface@@QBEHXZ @ 6 NONAME ; int RHtiBtCommInterface::GetPortNumber(void) const
+	?GetReceiveBufferSize@RHtiBtCommInterface@@QBEHXZ @ 7 NONAME ; int RHtiBtCommInterface::GetReceiveBufferSize(void) const
+	?GetSendBufferSize@RHtiBtCommInterface@@QBEHXZ @ 8 NONAME ; int RHtiBtCommInterface::GetSendBufferSize(void) const
+	?Receive@RHtiBtCommInterface@@QAEXAAVTDes8@@AAVTRequestStatus@@@Z @ 9 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::Receive(class TDes8 &, class TRequestStatus &)
+	?Send@RHtiBtCommInterface@@QAEXABVTDesC8@@AAVTRequestStatus@@@Z @ 10 NONAME ; void RHtiBtCommInterface::Send(class TDesC8 const &, class TRequestStatus &)
+	?Version@RHtiBtCommInterface@@QBE?AVTVersion@@XZ @ 11 NONAME ; class TVersion RHtiBtCommInterface::Version(void) const
+




