EXPORTS
	LibEntryL__FRC7TDesC16Q220CSTIFTestMeasurement20TSTIFMeasurementType @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(TDesC16 const &, CSTIFTestMeasurement::TSTIFMeasurementType)

