EXPORTS
	_ZN7CHtiCfg13GetParameterLERK6TDesC8 @ 1 NONAME
	_ZN7CHtiCfg13SetParameterLERK6TDesC8S2_ @ 2 NONAME
	_ZN7CHtiCfg16GetParameterIntLERK6TDesC8 @ 3 NONAME
	_ZN7CHtiCfg16RemoveParameterLERK6TDesC8 @ 4 NONAME
	_ZN7CHtiCfg4NewLEv @ 5 NONAME
	_ZN7CHtiCfg5NewLCEv @ 6 NONAME
	_ZN7CHtiCfg8LoadCfgLERK7TDesC16S2_ @ 7 NONAME
	_ZN7CHtiCfg8SaveCfgLERK7TDesC16S2_ @ 8 NONAME
	_ZN7CHtiCfgD0Ev @ 9 NONAME
	_ZN7CHtiCfgD1Ev @ 10 NONAME
	_ZN7CHtiCfgD2Ev @ 11 NONAME
	_ZTI7CHtiCfg @ 12 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV7CHtiCfg @ 13 NONAME ; #<VT>#

