
diff -r 3a3c1a7fa1e8 -r 18da5738c9b6 genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/old_backendu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/old_backendu.def	Mon Mar 15 12:46:24 2010 +0200
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/old_backendu.def	Thu Apr 01 00:15:09 2010 +0300
@@ -173,4 +173,5 @@
 	_sigenable_r @ 172 NONAME ABSENT
 	_memcpy_r @ 173 NONAME
 	_memmove_r @ 174 NONAME
+	_lstat_r @ 175 NONAME
 




