
diff -r c44f36bb61a3 -r 254b651f304e genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def	Wed Sep 15 14:02:55 2010 +0300
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def	Wed Oct 13 16:27:53 2010 +0300
@@ -175,6 +175,3 @@
 	_memmove_r @ 174 NONAME
 	_lstat_r @ 175 NONAME
 	_unsetdefaultif_r @ 176 NONAME
-	_ZN21CLocalSystemInterface15freednssuffixesEP15if_dns_suffixes @ 177 NONAME
-	_ZN21CLocalSystemInterface8TZServerERi @ 178 NONAME
-




