
diff -r c44f36bb61a3 -r 254b651f304e genericopenlibs/openenvcore/libc/eabi/libcu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/libc/eabi/libcu.def	Wed Sep 15 14:02:55 2010 +0300
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/libc/eabi/libcu.def	Wed Oct 13 16:27:53 2010 +0300
@@ -595,6 +595,4 @@
 	set_fmode @ 594 NONAME
 	get_fmode @ 595 NONAME
 	sigenable @ 596 NONAME
-	unsetdefaultif @ 597 NONAME
-	freednssuffixes @ 598 NONAME
-
+  	unsetdefaultif @ 597 NONAME




