
diff -r acd3cd4aaceb -r 2efc27d87e1c genericservices/httputils/eabi/InetProtUtilU.Def
--- a/genericservices/httputils/eabi/InetProtUtilU.Def	Tue Aug 31 16:54:36 2010 +0300
+++ b/genericservices/httputils/eabi/InetProtUtilU.Def	Wed Sep 01 12:36:54 2010 +0100
@@ -378,4 +378,4 @@
 	_ZN7TBase646DecodeERK6TDesC8R5TDes8 @ 377 NONAME
 	_ZN8UriUtils13NormaliseUriLERK6TUriC8 @ 378 NONAME
 	_ZN7TBase6414PortableEncodeERK6TDesC8R5TDes8i @ 379 NONAME
-
+        
\ No newline at end of file




