
diff -r acd3cd4aaceb -r 2efc27d87e1c glib/libgthread/eabi/libgthreadu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/glib/libgthread/eabi/libgthreadu.def	Wed Sep 01 12:36:54 2010 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	g_thread_init @ 1 NONAME
+	g_thread_init_with_errorcheck_mutexes @ 2 NONAME
+




