
diff -r 9d9daa0f4b62 -r 4332f0f7be53 genericopenlibs/openenvcore/libc/bwins/libcu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/libc/bwins/libcu.def	Thu Jul 15 20:34:46 2010 +0300
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/libc/bwins/libcu.def	Thu Aug 19 11:33:45 2010 +0300
@@ -595,4 +595,4 @@
 	set_fmode @ 594 NONAME
 	get_fmode @ 595 NONAME
 	sigenable @ 596 NONAME
-
+  	unsetdefaultif @ 597 NONAME




