
diff -r ce057bb09d0b -r 5fae379060a7 genericservices/httputils/eabi/InetProtUtilU.Def
--- a/genericservices/httputils/eabi/InetProtUtilU.Def	Fri Jun 04 16:20:51 2010 +0100
+++ b/genericservices/httputils/eabi/InetProtUtilU.Def	Fri Jun 11 15:26:22 2010 +0300
@@ -377,4 +377,5 @@
 	_ZTV17CGenericUriParser @ 376 NONAME
 	_ZN7TBase646DecodeERK6TDesC8R5TDes8 @ 377 NONAME
 	_ZN8UriUtils13NormaliseUriLERK6TUriC8 @ 378 NONAME
-        
\ No newline at end of file
+	_ZN7TBase6414PortableEncodeERK6TDesC8R5TDes8i @ 379 NONAME
+




