
diff -r ddc455616bd6 -r 97b0fb8a2cc2 genericservices/httputils/Test/eabi/IpuTestUtilsU.def
--- a/genericservices/httputils/Test/eabi/IpuTestUtilsU.def	Mon May 03 14:06:43 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,20 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN15CIpuTestHarness10GetAnEntryERK7TDesC16R6TDes16 @ 1 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness10StartTestLERK7TDesC16 @ 2 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness11PressAnyKeyEv @ 3 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness12GetSelectionERK7TDesC16S2_ @ 4 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness4NewLERK7TDesC16 @ 5 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness5LogItE11TRefByValueIK7TDesC16Ez @ 6 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness5NewLCERK7TDesC16 @ 7 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness7EndTestEi @ 8 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness8DumpDataER6HBufC8i @ 9 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness8NextStepERK7TDesC16 @ 10 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarness9SetScriptER5RFile @ 11 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarnessclEi @ 12 NONAME
-	_ZN15CIpuTestHarnessclEii @ 13 NONAME
-	_ZN9CTestBase15MemoryLeakTestLERS_R15CIpuTestHarness @ 14 NONAME
-	_ZTI15CIpuTestHarness @ 15 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTIN15CIpuTestHarness9CTestInfoE @ 16 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV15CIpuTestHarness @ 17 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTVN15CIpuTestHarness9CTestInfoE @ 18 NONAME ; #<VT>#
-




