
diff -r ddc455616bd6 -r 97b0fb8a2cc2 genericservices/systemagent/eabi/SysAgt2Cliu.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/genericservices/systemagent/eabi/SysAgt2Cliu.DEF	Tue Jul 20 16:35:53 2010 +0530
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	_Z12StartSysAgt2v @ 1 NONAME
+




